-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 953 Mean = -0.002069 RMS = 0.008178 Under = 0 Over = 0 Integ = 953

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 957 Mean = 0.001498 RMS = 0.007394 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = 0.0009316 RMS = 0.006431 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 960 Mean = 0.0007151 RMS = 0.005946 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = 0.0007998 RMS = 0.01313 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = 0.0005387 RMS = 0.006616 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 956 Mean = 0.00185 RMS = 0.005749 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 953 Mean = 0.001883 RMS = 0.0946 Under = 0 Over = 0 Integ = 953