-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 924 Mean = -0.0389 RMS = 0.01941 Under = 0 Over = 0 Integ = 924

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 950 Mean = -0.03096 RMS = 0.01833 Under = 0 Over = 0 Integ = 950

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = -0.03363 RMS = 0.01821 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 951 Mean = -0.02663 RMS = 0.01441 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 895 Mean = -0.03112 RMS = 0.02003 Under = 0 Over = 0 Integ = 895

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = -0.03449 RMS = 0.01577 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = -0.03673 RMS = 0.01653 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = -0.0212 RMS = 0.01601 Under = 0 Over = 0 Integ = 956