-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = 0.1613 RMS = 0.6541 Under = 3 Over = 1 Integ = 921

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = -0.09535 RMS = 0.4093 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 938 Mean = -0.04774 RMS = 0.5006 Under = 0 Over = 0 Integ = 938

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 950 Mean = -0.1275 RMS = 0.5259 Under = 0 Over = 0 Integ = 950

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 890 Mean = 0.3195 RMS = 0.5295 Under = 0 Over = 0 Integ = 890

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 945 Mean = -0.2799 RMS = 0.346 Under = 0 Over = 0 Integ = 945

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 938 Mean = 0.01699 RMS = 0.4525 Under = 0 Over = 0 Integ = 938

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 955 Mean = 0.0342 RMS = 0.4499 Under = 0 Over = 0 Integ = 955