-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 953 Mean = 0.04589 RMS = 0.04884 Under = 0 Over = 0 Integ = 953

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 957 Mean = 0.04196 RMS = 0.02065 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = 0.03782 RMS = 0.02074 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 960 Mean = 0.04704 RMS = 0.04723 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = 0.0413 RMS = 0.02701 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = 0.03867 RMS = 0.02168 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 957 Mean = 0.0447 RMS = 0.03691 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 954 Mean = 0.04207 RMS = 0.04738 Under = 0 Over = 0 Integ = 954