-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 954 Mean = -0.0004966 RMS = 0.02952 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 957 Mean = 0.004604 RMS = 0.02953 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = 0.006786 RMS = 0.02275 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = -0.002361 RMS = 0.02414 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 956 Mean = -0.002813 RMS = 0.02575 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 958 Mean = 0.005365 RMS = 0.02039 Under = 0 Over = 0 Integ = 958

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 957 Mean = 0.003522 RMS = 0.02296 Under = 0 Over = 0 Integ = 957

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 955 Mean = 0.003487 RMS = 0.02092 Under = 0 Over = 0 Integ = 955