-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 925 Mean = -0.009352 RMS = 0.01116 Under = 0 Over = 0 Integ = 925

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 951 Mean = -0.0085 RMS = 0.01057 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 939 Mean = -0.002882 RMS = 0.01383 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 951 Mean = -0.009207 RMS = 0.01015 Under = 0 Over = 0 Integ = 951

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 895 Mean = -0.009698 RMS = 0.01194 Under = 0 Over = 0 Integ = 895

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 946 Mean = -0.007335 RMS = 0.01013 Under = 0 Over = 0 Integ = 946

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 939 Mean = -0.007677 RMS = 0.01115 Under = 0 Over = 0 Integ = 939

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 956 Mean = -0.009043 RMS = 0.008939 Under = 0 Over = 0 Integ = 956