-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = 0.03995 RMS = 0.782 Under = 0 Over = 1 Integ = 1273

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1266 Mean = 0.008512 RMS = 1.046 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1279 Mean = 0.05082 RMS = 0.7289 Under = 0 Over = 1 Integ = 1278

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = -0.107 RMS = 0.6609 Under = 0 Over = 1 Integ = 1274

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = -0.0813 RMS = 1.03 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1270 Mean = 0.2599 RMS = 4.221 Under = 0 Over = 0 Integ = 1270

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1277 Mean = 0.2145 RMS = 4.148 Under = 0 Over = 0 Integ = 1277

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1276 Mean = -0.1447 RMS = 1.079 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276