-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1099 Mean = -0.0001426 RMS = 0.006234 Under = 0 Over = 0 Integ = 1099

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1129 Mean = 0.0008464 RMS = 0.002206 Under = 0 Over = 0 Integ = 1129

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1108 Mean = -0.0007189 RMS = 0.002164 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1108 Mean = -0.0002682 RMS = 0.001828 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1080 Mean = -0.000175 RMS = 0.001983 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1139 Mean = 0.0001588 RMS = 0.001855 Under = 0 Over = 0 Integ = 1139

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1108 Mean = 0.00094 RMS = 0.001686 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1108 Mean = 0.0001379 RMS = 0.002217 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108