-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1101 Mean = -0.717 RMS = 0.9279 Under = 0 Over = 0 Integ = 1101

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1129 Mean = -0.6588 RMS = 0.836 Under = 0 Over = 0 Integ = 1129

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1109 Mean = -0.638 RMS = 0.8296 Under = 0 Over = 0 Integ = 1109

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1108 Mean = -0.3396 RMS = 0.7071 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1084 Mean = -0.279 RMS = 0.7373 Under = 0 Over = 0 Integ = 1084

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1143 Mean = -2.197 RMS = 6.63 Under = 25 Over = 0 Integ = 1118

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1108 Mean = -0.5891 RMS = 0.8815 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1109 Mean = -0.3502 RMS = 1.021 Under = 0 Over = 0 Integ = 1109