-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = 0.01816 RMS = 0.8918 Under = 0 Over = 1 Integ = 1273

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1267 Mean = 0.04175 RMS = 1.524 Under = 0 Over = 0 Integ = 1267

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1279 Mean = 0.0733 RMS = 0.7047 Under = 0 Over = 1 Integ = 1278

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = 0.05373 RMS = 1.065 Under = 0 Over = 0 Integ = 1275

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = 0.09282 RMS = 1.283 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1271 Mean = -0.4848 RMS = 4.222 Under = 0 Over = 1 Integ = 1270

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1277 Mean = -0.1472 RMS = 3.714 Under = 0 Over = 0 Integ = 1277

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1276 Mean = -0.1378 RMS = 0.9531 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276