-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1111 Mean = 0.897 RMS = 0.7452 Under = 0 Over = 0 Integ = 1111

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1137 Mean = 0.8802 RMS = 0.5877 Under = 0 Over = 0 Integ = 1137

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1114 Mean = 0.9588 RMS = 0.6499 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1114 Mean = 0.7371 RMS = 0.5806 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1104 Mean = 0.9787 RMS = 0.5313 Under = 0 Over = 0 Integ = 1104

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1146 Mean = 0.7409 RMS = 0.5501 Under = 0 Over = 125 Integ = 1021

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1110 Mean = 0.9866 RMS = 0.7048 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1123 Mean = 0.9236 RMS = 0.6441 Under = 0 Over = 0 Integ = 1123