-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = -0.03766 RMS = 0.008584 Under = 0 Over = 1 Integ = 1273

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1269 Mean = -0.03794 RMS = 0.008589 Under = 0 Over = 1 Integ = 1268

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1280 Mean = -0.03748 RMS = 0.01021 Under = 0 Over = 0 Integ = 1280

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = -0.03676 RMS = 0.008383 Under = 0 Over = 2 Integ = 1273

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = -0.0385 RMS = 0.01034 Under = 0 Over = 1 Integ = 1275

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1271 Mean = -0.04927 RMS = 0.02261 Under = 0 Over = 1 Integ = 1270

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1278 Mean = -0.03954 RMS = 0.02363 Under = 0 Over = 3 Integ = 1275

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1277 Mean = -0.04162 RMS = 0.009904 Under = 1 Over = 1 Integ = 1275