-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = 0.0003327 RMS = 0.005653 Under = 0 Over = 0 Integ = 1274

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1269 Mean = 0.002995 RMS = 0.0063 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1280 Mean = 0.002333 RMS = 0.008864 Under = 0 Over = 0 Integ = 1280

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = 0.003229 RMS = 0.02942 Under = 0 Over = 0 Integ = 1275

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = 0.0008945 RMS = 0.01315 Under = 0 Over = 96 Integ = 1180

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1271 Mean = -0.001441 RMS = 0.01656 Under = 0 Over = 0 Integ = 1271

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1278 Mean = 0.09164 RMS = 0.0854 Under = 0 Over = 0 Integ = 1278

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1277 Mean = 0.0005782 RMS = 0.01884 Under = 0 Over = 1 Integ = 1276