-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = -0.004349 RMS = 0.02278 Under = 0 Over = 0 Integ = 1274

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1269 Mean = -0.009136 RMS = 0.03678 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1280 Mean = -0.007586 RMS = 0.01605 Under = 0 Over = 0 Integ = 1280

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = -0.01482 RMS = 0.02604 Under = 0 Over = 0 Integ = 1275

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = -0.02532 RMS = 0.06727 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1271 Mean = -0.001476 RMS = 0.03251 Under = 0 Over = 1 Integ = 1270

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1278 Mean = -0.002682 RMS = 0.0419 Under = 0 Over = 1 Integ = 1277

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1277 Mean = -0.006822 RMS = 0.02889 Under = 1 Over = 0 Integ = 1276