-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1098 Mean = 0.01524 RMS = 0.02595 Under = 0 Over = 0 Integ = 1098

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1128 Mean = 0.03506 RMS = 0.06472 Under = 0 Over = 0 Integ = 1128

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1107 Mean = 0.08439 RMS = 0.1865 Under = 0 Over = 4 Integ = 1103

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1108 Mean = 0.02551 RMS = 0.04177 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1079 Mean = 0.01822 RMS = 0.02986 Under = 0 Over = 0 Integ = 1079

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1135 Mean = 0.01044 RMS = 0.02043 Under = 0 Over = 0 Integ = 1135

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1108 Mean = 0.006667 RMS = 0.01225 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1108 Mean = 0.01362 RMS = 0.02241 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108