-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1098 Mean = -0.0008271 RMS = 0.001766 Under = 0 Over = 0 Integ = 1098

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1128 Mean = -0.001448 RMS = 0.001495 Under = 0 Over = 0 Integ = 1128

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1107 Mean = -0.001539 RMS = 0.001788 Under = 0 Over = 0 Integ = 1107

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1108 Mean = -0.0006375 RMS = 0.01922 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1079 Mean = -0.001847 RMS = 0.002739 Under = 0 Over = 0 Integ = 1079

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1135 Mean = -0.0008883 RMS = 0.001256 Under = 0 Over = 0 Integ = 1135

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1108 Mean = -0.0009718 RMS = 0.001981 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1108 Mean = -0.0009687 RMS = 0.005686 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108