-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1262 Mean = 0.09709 RMS = 0.01159 Under = 0 Over = 0 Integ = 1262

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1255 Mean = 0.09909 RMS = 0.01188 Under = 0 Over = 1 Integ = 1254

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1269 Mean = 0.09345 RMS = 0.02701 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = 0.1035 RMS = 0.01493 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1266 Mean = 0.0925 RMS = 0.01207 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1261 Mean = 0.1206 RMS = 0.03211 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1264 Mean = 0.1164 RMS = 0.02993 Under = 0 Over = 0 Integ = 1264

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1261 Mean = 0.1013 RMS = 0.01744 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261