-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1263 Mean = -0.0001344 RMS = 0.003819 Under = 0 Over = 0 Integ = 1263

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1250 Mean = 0.0006483 RMS = 0.015 Under = 0 Over = 0 Integ = 1250

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1268 Mean = 0.001601 RMS = 0.01184 Under = 0 Over = 0 Integ = 1268

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = 0.0008017 RMS = 0.01163 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1265 Mean = -0.000692 RMS = 0.00511 Under = 0 Over = 0 Integ = 1265

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1259 Mean = 0.0004087 RMS = 0.04556 Under = 0 Over = 0 Integ = 1259

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1265 Mean = 0.002979 RMS = 0.05696 Under = 0 Over = 0 Integ = 1265

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1259 Mean = 0.0009123 RMS = 0.006344 Under = 0 Over = 0 Integ = 1259