-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1262 Mean = -0.04133 RMS = 0.9145 Under = 0 Over = 0 Integ = 1262

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1255 Mean = 0.203 RMS = 0.881 Under = 0 Over = 0 Integ = 1255

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1269 Mean = -0.08588 RMS = 1.08 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = -0.4603 RMS = 0.9197 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1266 Mean = 0.2103 RMS = 1.103 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1261 Mean = -0.2574 RMS = 0.9049 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1263 Mean = -0.5298 RMS = 0.9616 Under = 0 Over = 0 Integ = 1263

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1261 Mean = -0.2681 RMS = 0.8615 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261