-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1086 Mean = 9.854 RMS = 1.554 Under = 0 Over = 0 Integ = 1086

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = 9.792 RMS = 1.736 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1106 Mean = 9.909 RMS = 1.733 Under = 0 Over = 0 Integ = 1106

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1092 Mean = 9.621 RMS = 1.668 Under = 0 Over = 0 Integ = 1092

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1072 Mean = 9.178 RMS = 1.405 Under = 0 Over = 0 Integ = 1072

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1134 Mean = 9.339 RMS = 1.422 Under = 0 Over = 0 Integ = 1134

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = 9.913 RMS = 1.581 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1081 Mean = 9.715 RMS = 1.712 Under = 0 Over = 0 Integ = 1081