-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = -0.5247 RMS = 0.7953 Under = 0 Over = 0 Integ = 1274

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1269 Mean = -0.09501 RMS = 0.9816 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1280 Mean = -0.3846 RMS = 0.9928 Under = 0 Over = 0 Integ = 1280

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = -0.3396 RMS = 0.8622 Under = 0 Over = 0 Integ = 1275

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = -0.1103 RMS = 0.8799 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1271 Mean = 0.3278 RMS = 0.9683 Under = 0 Over = 0 Integ = 1271

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1278 Mean = 0.02053 RMS = 1.03 Under = 0 Over = 0 Integ = 1278

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1277 Mean = -0.1517 RMS = 0.9667 Under = 0 Over = 0 Integ = 1277