-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1263 Mean = 0.002868 RMS = 0.008227 Under = 0 Over = 0 Integ = 1263

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1250 Mean = 0.001624 RMS = 0.01271 Under = 0 Over = 0 Integ = 1250

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1268 Mean = 0.0003431 RMS = 0.008795 Under = 0 Over = 0 Integ = 1268

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = 6.134e-05 RMS = 0.01481 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1265 Mean = 0.0009278 RMS = 0.007722 Under = 0 Over = 0 Integ = 1265

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1259 Mean = 0.007609 RMS = 0.05478 Under = 0 Over = 0 Integ = 1259

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1265 Mean = 0.003613 RMS = 0.06299 Under = 0 Over = 0 Integ = 1265

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1259 Mean = 0.003184 RMS = 0.009986 Under = 0 Over = 0 Integ = 1259