-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1098 Mean = -0.001 RMS = 0.003052 Under = 0 Over = 0 Integ = 1098

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1128 Mean = -0.001095 RMS = 0.004411 Under = 0 Over = 0 Integ = 1128

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1107 Mean = -0.002226 RMS = 0.002744 Under = 0 Over = 0 Integ = 1107

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1108 Mean = -0.0004091 RMS = 0.002298 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1079 Mean = -0.0008385 RMS = 0.002551 Under = 0 Over = 0 Integ = 1079

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1135 Mean = -0.001117 RMS = 0.002144 Under = 0 Over = 0 Integ = 1135

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1108 Mean = 0.00047 RMS = 0.002884 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1108 Mean = -0.001943 RMS = 0.004817 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108