-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1098 Mean = -0.006479 RMS = 0.06307 Under = 0 Over = 0 Integ = 1098

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1128 Mean = -0.01104 RMS = 0.006876 Under = 0 Over = 0 Integ = 1128

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1107 Mean = -0.007922 RMS = 0.03346 Under = 0 Over = 0 Integ = 1107

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1108 Mean = -0.01167 RMS = 0.009174 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1079 Mean = -0.0126 RMS = 0.006539 Under = 0 Over = 0 Integ = 1079

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1135 Mean = -0.01245 RMS = 0.005998 Under = 0 Over = 0 Integ = 1135

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1108 Mean = -0.01221 RMS = 0.00542 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1108 Mean = -0.01091 RMS = 0.004455 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108