-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1087 Mean = 0.0002159 RMS = 0.008716 Under = 0 Over = 0 Integ = 1087

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1129 Mean = 9.719e-05 RMS = 0.001952 Under = 0 Over = 0 Integ = 1129

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1106 Mean = 1.423e-05 RMS = 0.006195 Under = 0 Over = 0 Integ = 1106

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1092 Mean = 0.0001061 RMS = 0.01789 Under = 0 Over = 0 Integ = 1092

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1075 Mean = 0.00017 RMS = 0.009438 Under = 0 Over = 0 Integ = 1075

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1134 Mean = 0.0005688 RMS = 0.001408 Under = 0 Over = 0 Integ = 1134

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = -5.537e-05 RMS = 0.001467 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1081 Mean = -0.0001724 RMS = 0.006307 Under = 0 Over = 0 Integ = 1081