-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1086 Mean = -0.002375 RMS = 0.002706 Under = 0 Over = 0 Integ = 1086

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1129 Mean = -0.002385 RMS = 0.001889 Under = 0 Over = 0 Integ = 1129

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1106 Mean = -0.002218 RMS = 0.005716 Under = 0 Over = 0 Integ = 1106

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1092 Mean = -0.002491 RMS = 0.0059 Under = 0 Over = 0 Integ = 1092

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1073 Mean = -0.002275 RMS = 0.009835 Under = 0 Over = 0 Integ = 1073

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1134 Mean = -0.002755 RMS = 0.002013 Under = 0 Over = 0 Integ = 1134

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = -0.001642 RMS = 0.001594 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1081 Mean = -0.001741 RMS = 0.00278 Under = 0 Over = 0 Integ = 1081