-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1101 Mean = -1.17 RMS = 0.9729 Under = 0 Over = 0 Integ = 1101

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1129 Mean = -1.042 RMS = 0.8218 Under = 0 Over = 0 Integ = 1129

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1109 Mean = -1.096 RMS = 0.8697 Under = 0 Over = 0 Integ = 1109

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1108 Mean = -0.8116 RMS = 0.6874 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1084 Mean = -0.9887 RMS = 0.6786 Under = 0 Over = 0 Integ = 1084

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1143 Mean = -0.6624 RMS = 0.7708 Under = 0 Over = 0 Integ = 1143

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1108 Mean = -1.189 RMS = 0.757 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1109 Mean = -1.013 RMS = 0.7602 Under = 0 Over = 0 Integ = 1109