-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1262 Mean = 0.8564 RMS = 1.033 Under = 0 Over = 0 Integ = 1262

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1255 Mean = 0.7522 RMS = 1.042 Under = 0 Over = 0 Integ = 1255

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1269 Mean = 0.7665 RMS = 1.162 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = 1.004 RMS = 0.9892 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1266 Mean = 0.9796 RMS = 1.133 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1261 Mean = 0.5864 RMS = 0.9858 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1265 Mean = 1.105 RMS = 1.165 Under = 0 Over = 0 Integ = 1265

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1261 Mean = 0.8385 RMS = 1.195 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261