-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1262 Mean = -0.9241 RMS = 1.024 Under = 0 Over = 0 Integ = 1262

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1255 Mean = -1.032 RMS = 1.045 Under = 0 Over = 0 Integ = 1255

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1269 Mean = -1.326 RMS = 1.09 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = -1.165 RMS = 0.9091 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1266 Mean = -1.074 RMS = 1.035 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1261 Mean = -1.026 RMS = 1.142 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1265 Mean = -1.339 RMS = 1.159 Under = 0 Over = 0 Integ = 1265

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1261 Mean = -1.452 RMS = 1.213 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261