-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1262 Mean = -0.0006284 RMS = 0.00227 Under = 0 Over = 0 Integ = 1262

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1254 Mean = -0.0003799 RMS = 0.002517 Under = 0 Over = 0 Integ = 1254

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1269 Mean = -0.0006401 RMS = 0.00277 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = -0.0002062 RMS = 0.00347 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1266 Mean = -0.0002766 RMS = 0.002395 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1260 Mean = -4.848e-05 RMS = 0.02477 Under = 0 Over = 0 Integ = 1260

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1263 Mean = -0.004889 RMS = 0.01385 Under = 0 Over = 0 Integ = 1263

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1261 Mean = -0.000649 RMS = 0.003818 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261