-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = -1.209 RMS = 0.8274 Under = 0 Over = 0 Integ = 1274

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1269 Mean = -1.064 RMS = 0.8023 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1280 Mean = -1.085 RMS = 0.8781 Under = 0 Over = 0 Integ = 1280

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = -0.6349 RMS = 0.7228 Under = 0 Over = 0 Integ = 1275

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = -0.9733 RMS = 0.7633 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1271 Mean = -0.5962 RMS = 1.082 Under = 0 Over = 0 Integ = 1271

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1278 Mean = -1.111 RMS = 1.204 Under = 0 Over = 0 Integ = 1278

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1277 Mean = -1.032 RMS = 0.7479 Under = 0 Over = 0 Integ = 1277