-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1110 Mean = -0.9564 RMS = 0.7476 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1137 Mean = -1.087 RMS = 0.6557 Under = 0 Over = 0 Integ = 1137

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1114 Mean = -0.592 RMS = 0.6872 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1113 Mean = -0.7305 RMS = 0.6412 Under = 0 Over = 0 Integ = 1113

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1102 Mean = -0.8543 RMS = 0.7019 Under = 0 Over = 0 Integ = 1102

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1145 Mean = -0.8752 RMS = 0.577 Under = 0 Over = 0 Integ = 1145

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1110 Mean = -0.7495 RMS = 0.6538 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1123 Mean = -0.809 RMS = 0.6396 Under = 0 Over = 0 Integ = 1123