-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1110 Mean = -0.001511 RMS = 0.05546 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1137 Mean = -0.003826 RMS = 0.01865 Under = 0 Over = 1 Integ = 1136

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1114 Mean = -0.001988 RMS = 0.02899 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1113 Mean = -0.009717 RMS = 0.02996 Under = 0 Over = 1 Integ = 1112

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1102 Mean = -0.005268 RMS = 0.04403 Under = 0 Over = 3 Integ = 1099

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1145 Mean = -0.007335 RMS = 0.02955 Under = 0 Over = 0 Integ = 1145

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1110 Mean = -0.003823 RMS = 0.01787 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1123 Mean = -0.002031 RMS = 0.02245 Under = 0 Over = 0 Integ = 1123