-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = -0.1609 RMS = 1.222 Under = 0 Over = 0 Integ = 1274

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1266 Mean = 0.6033 RMS = 1.076 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1279 Mean = 0.2792 RMS = 0.7663 Under = 1 Over = 0 Integ = 1278

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = 0.2828 RMS = 0.7793 Under = 0 Over = 1 Integ = 1274

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = 0.347 RMS = 0.9129 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1270 Mean = 0.05717 RMS = 4.582 Under = 0 Over = 0 Integ = 1270

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1277 Mean = 0.3128 RMS = 3.652 Under = 0 Over = 0 Integ = 1277

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1276 Mean = 0.3701 RMS = 0.8758 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276