-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = 0.06232 RMS = 0.0226 Under = 0 Over = 0 Integ = 1274

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1266 Mean = 0.061 RMS = 0.02303 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1279 Mean = 0.06183 RMS = 0.03168 Under = 0 Over = 0 Integ = 1279

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = 0.05904 RMS = 0.02485 Under = 0 Over = 0 Integ = 1275

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = 0.07425 RMS = 0.03304 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1270 Mean = 0.05186 RMS = 0.06627 Under = 0 Over = 0 Integ = 1270

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1277 Mean = 0.05843 RMS = 0.07704 Under = 0 Over = 0 Integ = 1277

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1276 Mean = 0.07498 RMS = 0.03615 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276