-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1085 Mean = 1.11 RMS = 0.7376 Under = 0 Over = 0 Integ = 1085

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = 0.9965 RMS = 0.6767 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1105 Mean = 0.754 RMS = 2.014 Under = 0 Over = 3 Integ = 1102

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1091 Mean = 0.7451 RMS = 0.5487 Under = 0 Over = 0 Integ = 1091

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1069 Mean = 0.8971 RMS = 0.6027 Under = 0 Over = 0 Integ = 1069

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1134 Mean = 0.7603 RMS = 0.5846 Under = 0 Over = 0 Integ = 1134

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = 1.086 RMS = 0.7219 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1080 Mean = 0.8662 RMS = 0.695 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080