-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1088 Mean = -0.0004787 RMS = 0.001586 Under = 0 Over = 0 Integ = 1088

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1132 Mean = 0.01256 RMS = 0.01816 Under = 0 Over = 0 Integ = 1132

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1106 Mean = -0.0002933 RMS = 0.002011 Under = 0 Over = 0 Integ = 1106

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1096 Mean = 0.0006636 RMS = 0.005069 Under = 0 Over = 0 Integ = 1096

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1077 Mean = 0.0002127 RMS = 0.00162 Under = 0 Over = 0 Integ = 1077

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1134 Mean = 0.00133 RMS = 0.002189 Under = 0 Over = 0 Integ = 1134

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = -0.000343 RMS = 0.00148 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1082 Mean = 0.005942 RMS = 0.007424 Under = 0 Over = 0 Integ = 1082