-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1110 Mean = -0.001297 RMS = 0.05595 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1134 Mean = 0.001307 RMS = 0.02501 Under = 0 Over = 0 Integ = 1134

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1114 Mean = 0.0005492 RMS = 0.0257 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1112 Mean = 0.001699 RMS = 0.02238 Under = 0 Over = 0 Integ = 1112

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1101 Mean = -2.347e-05 RMS = 0.04704 Under = 0 Over = 2 Integ = 1099

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1144 Mean = 0.0004944 RMS = 0.02642 Under = 0 Over = 0 Integ = 1144

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1110 Mean = 0.002012 RMS = 0.01744 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1123 Mean = 0.002373 RMS = 0.04895 Under = 0 Over = 0 Integ = 1123