-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1087 Mean = -0.9616 RMS = 0.7778 Under = 0 Over = 0 Integ = 1087

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = -1.117 RMS = 0.7691 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1105 Mean = -1.258 RMS = 0.8292 Under = 0 Over = 0 Integ = 1105

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1092 Mean = -0.7077 RMS = 0.6412 Under = 0 Over = 0 Integ = 1092

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1074 Mean = -0.5639 RMS = 0.5908 Under = 0 Over = 0 Integ = 1074

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1135 Mean = -0.6127 RMS = 0.8263 Under = 0 Over = 0 Integ = 1135

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = -0.9189 RMS = 0.7951 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1080 Mean = -0.8304 RMS = 0.7106 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080