-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1087 Mean = -0.001577 RMS = 0.02363 Under = 0 Over = 0 Integ = 1087

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = -0.0002015 RMS = 0.00379 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1105 Mean = 0.0001791 RMS = 0.004784 Under = 0 Over = 0 Integ = 1105

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1092 Mean = -0.001391 RMS = 0.005368 Under = 0 Over = 0 Integ = 1092

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1074 Mean = 0.001031 RMS = 0.003848 Under = 0 Over = 0 Integ = 1074

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1135 Mean = 0.001522 RMS = 0.003665 Under = 0 Over = 0 Integ = 1135

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = 0.0002657 RMS = 0.00476 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1080 Mean = -0.0003683 RMS = 0.004673 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080