-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1263 Mean = -0.2031 RMS = 2.848 Under = 6 Over = 18 Integ = 1239

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1255 Mean = 0.07364 RMS = 0.9765 Under = 0 Over = 0 Integ = 1255

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1269 Mean = -1.192 RMS = 1.515 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = 0.1773 RMS = 0.7441 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1266 Mean = -0.1468 RMS = 0.8124 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1261 Mean = 0.1549 RMS = 0.788 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1266 Mean = -0.1099 RMS = 0.6618 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1261 Mean = -0.3314 RMS = 0.7238 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261