-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1110 Mean = 0.1741 RMS = 0.6487 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1133 Mean = -0.1489 RMS = 1.57 Under = 2 Over = 0 Integ = 1131

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1114 Mean = 0.5318 RMS = 0.7987 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1110 Mean = -0.02008 RMS = 0.6572 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1097 Mean = 0.02556 RMS = 0.6366 Under = 0 Over = 0 Integ = 1097

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1143 Mean = 0.01662 RMS = 0.6888 Under = 0 Over = 0 Integ = 1143

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1110 Mean = 0.1297 RMS = 0.7427 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1118 Mean = 0.3239 RMS = 0.6572 Under = 0 Over = 0 Integ = 1118