-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1110 Mean = -0.003941 RMS = 0.03061 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1133 Mean = -0.004036 RMS = 0.01918 Under = 0 Over = 0 Integ = 1133

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1114 Mean = -0.004662 RMS = 0.01164 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1110 Mean = -0.004548 RMS = 0.01659 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1097 Mean = -0.004465 RMS = 0.0381 Under = 0 Over = 2 Integ = 1095

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1143 Mean = -0.004169 RMS = 0.01599 Under = 0 Over = 0 Integ = 1143

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1110 Mean = -0.004717 RMS = 0.004489 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1118 Mean = -0.003902 RMS = 0.02957 Under = 0 Over = 1 Integ = 1117