-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1087 Mean = 0.001469 RMS = 0.01097 Under = 0 Over = 0 Integ = 1087

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = 0.001806 RMS = 0.001331 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1105 Mean = 0.001536 RMS = 0.001638 Under = 0 Over = 0 Integ = 1105

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1092 Mean = 0.001395 RMS = 0.0017 Under = 0 Over = 0 Integ = 1092

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1074 Mean = 0.001152 RMS = 0.01291 Under = 0 Over = 0 Integ = 1074

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1135 Mean = 0.0185 RMS = 0.1212 Under = 0 Over = 14 Integ = 1121

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = 0.00152 RMS = 0.00166 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1080 Mean = 0.001282 RMS = 0.002349 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080