-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = 0.6822 RMS = 0.9765 Under = 0 Over = 0 Integ = 1274

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 1267 Mean = 0.655 RMS = 0.9425 Under = 0 Over = 0 Integ = 1267

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 1279 Mean = 0.5086 RMS = 0.9916 Under = 0 Over = 0 Integ = 1279

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = 0.5109 RMS = 0.9844 Under = 0 Over = 0 Integ = 1275

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = 0.4971 RMS = 0.9375 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 1271 Mean = 0.3529 RMS = 0.9931 Under = 0 Over = 0 Integ = 1271

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 1278 Mean = 0.3676 RMS = 1.156 Under = 0 Over = 0 Integ = 1278

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 1276 Mean = 0.6971 RMS = 1.012 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276