-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1103 Mean = 0.01432 RMS = 0.06691 Under = 0 Over = 3 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1129 Mean = 0.01642 RMS = 0.04382 Under = 0 Over = 0 Integ = 1129

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1114 Mean = 0.01053 RMS = 0.03271 Under = 0 Over = 1 Integ = 1113

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1109 Mean = 0.02079 RMS = 0.02938 Under = 0 Over = 1 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1087 Mean = 0.1726 RMS = 0.2269 Under = 0 Over = 7 Integ = 1080

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1143 Mean = 0.01525 RMS = 0.05256 Under = 0 Over = 1 Integ = 1142

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1108 Mean = 0.01427 RMS = 0.02914 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1113 Mean = 0.02058 RMS = 0.04736 Under = 0 Over = 1 Integ = 1112