-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1087 Mean = -0.0007846 RMS = 0.02507 Under = 0 Over = 0 Integ = 1087

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = 0.0002887 RMS = 0.01001 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1105 Mean = -0.0001228 RMS = 0.002364 Under = 0 Over = 0 Integ = 1105

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1091 Mean = -0.0004012 RMS = 0.009066 Under = 0 Over = 0 Integ = 1091

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1072 Mean = -0.002211 RMS = 0.03529 Under = 0 Over = 1 Integ = 1071

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1134 Mean = -2.933e-05 RMS = 0.009159 Under = 0 Over = 0 Integ = 1134

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = 0.0005629 RMS = 0.001968 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1080 Mean = -7.454e-05 RMS = 0.002712 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080