-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = -0.007407 RMS = 0.01504 Under = 0 Over = 0 Integ = 1274

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1267 Mean = -0.004174 RMS = 0.01691 Under = 0 Over = 0 Integ = 1267

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1279 Mean = -0.005439 RMS = 0.02217 Under = 0 Over = 0 Integ = 1279

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = -0.005711 RMS = 0.0155 Under = 0 Over = 0 Integ = 1275

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = -0.003833 RMS = 0.01982 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1271 Mean = -0.005795 RMS = 0.01686 Under = 0 Over = 0 Integ = 1271

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1277 Mean = 0.001092 RMS = 0.02519 Under = 0 Over = 0 Integ = 1277

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1276 Mean = -0.003541 RMS = 0.01906 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276