-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1263 Mean = 0.5275 RMS = 0.04044 Under = 0 Over = 0 Integ = 1263

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1255 Mean = 0.5287 RMS = 0.03333 Under = 0 Over = 0 Integ = 1255

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1269 Mean = 0.5276 RMS = 0.03325 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = 0.5182 RMS = 0.04211 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1266 Mean = 0.5305 RMS = 0.03917 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1261 Mean = 0.5068 RMS = 0.06406 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1265 Mean = 0.5024 RMS = 0.08668 Under = 0 Over = 4 Integ = 1261

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1261 Mean = 0.537 RMS = 0.0461 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261