-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1087 Mean = 0.5568 RMS = 0.04839 Under = 0 Over = 0 Integ = 1087

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = 0.5503 RMS = 0.03864 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1105 Mean = 0.5563 RMS = 0.04088 Under = 0 Over = 0 Integ = 1105

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1090 Mean = 0.5512 RMS = 0.04594 Under = 0 Over = 0 Integ = 1090

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1072 Mean = 0.5563 RMS = 0.05796 Under = 0 Over = 3 Integ = 1069

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1133 Mean = 0.5386 RMS = 0.03439 Under = 0 Over = 0 Integ = 1133

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = 0.5474 RMS = 0.03476 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1080 Mean = 0.5535 RMS = 0.0436 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080